Synapse helper module (8.x-2.49) - en to ca translation catalogue (4 entries)

en: General settings
ca: Paràmetres generals

en: Link text
ca: Text de l'enllaç

en: Contact form
ca: Formulari de contacte

en: Contact forms
ca: Formularis de contacte
