Synapse Mail Alter (8.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Settings
target: 設定

en: General settings
target: 一般設定

en: Mail
target: 電子信箱

en: Unable to send email. Contact the site administrator if the problem persists.
target: 無法傳送電子郵件，如果問題持續存在，請聯繫網站管理者。
