TacJS (8.x-2.10) - en to ml translation catalogue (3 entries)

en: User interface
ml: ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസ്

en: Next
ml: അടുത്തത്

en: Save
ml: സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക
