Taxonomy Term Machine Name (2.0.0) - en to ar translation catalogue (2 entries)

en: Machine Name
ar: الاسم المقروء آليا

en: The machine-readable name is already in use. It must be unique.
ar: الاسم المقروء من طرف الجهاز مستخدم مسبقا. يجب أن يكون فريدا.
