Tenon IO (8.x-2.0-beta2) - en to cy translation catalogue (5 entries)

en: None
cy: Dim

en: High
cy: Uchel

en: Low
cy: Isel

en: Count
cy: Cyfrifiad

en: Medium
cy: Canolig
