Tenon IO (8.x-2.0-beta2) - en to ru translation catalogue (11 entries)

en: Priority
ru: Приоритет

en: None
ru: Нет

en: High
ru: Высокий

en: Low
ru: Низкий

en: Count
ru: Количество

en: Medium
ru: Средний

en: Level
ru: Уровень

en: API key
ru: API-ключ

en: An error occured.
ru: Произошла ошибка.

en: Accessibility
ru: Доступность

en: Store information
ru: Информация о магазине
