Test Suite (3.0.61-beta1) - en to unknown language translation catalogue (38 entries)

en: Next
target: 下一頁

en: Delete
target: 刪除

en: Submit
target: 提交

en: Type
target: 類型

en: Actions
target: 動作

en: Description
target: 描述

en: Disable
target: 停用

en: Version
target: 版本

en: File
target: 檔案

en: Reset
target: 重設

en: Test
target: 測試

en: No log messages available.
target: 目前沒有日誌訊息。

en: Name
target: 名稱

en: Back
target: 返回

en: Core
target: 核心

en: View
target: 檢視

en: Path
target: 路徑

en: Configure
target: 設定

en: Error
target: 錯誤

en: Area
target: 區

en: Module
target: 模組

en: Custom
target: 自訂

en: Filter
target: 篩選

en: Severity
target: 嚴重性

en: Warning
target: 警告

en: Date Created
target: 建立日期

en: Details
target: 詳情

en: Directory
target: 目錄

en: External
target: 外部

en: Latest
target: 最新

en: Results
target: 結果

en: Product
target: 商品

en: Package
target: 包裹

en: About
target: 關於

en: Report
target: 報表

en: Filter log messages
target: 篩選日誌訊息

en: You must select something to filter by.
target: 您必須選擇某些項目來過濾

en: Database log cleared.
target: 已清除數據庫日誌。
