Two-factor login (TFL) (8.x-1.1-alpha1) - en to oc translation catalogue (6 entries)

en: Status
oc: Estatut

en: Type
oc: Tipe

en: Message type
oc: Tipe de messatge

en: System
oc: Sistèma

en: Log in
oc: Se connectar

en: API key
oc: Clau API
