Tingle.js - Vanilla JS Modal Library (1.0.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Version
target: نسخه

en: URL
target: نشانی

en: Installation
target: نصب

en: development
target: توسعه
