TLSRPT (SMTP TLS Reporting) (1.0.5) - en to jv translation catalogue (5 entries)

en: Delete
jv: Busak

en: Email address
jv: Alamat Email

en: Settings
jv: Sétingan

en: View
jv: Tampilan

en: Reports
jv: Laporan
