TMGMT DeepL Integration (8.x-1.4) - en to ta translation catalogue (10 entries)

en: default
ta: இயல்புநிலை

en: English
ta: ஆங்கிலம்

en: French
ta: பிரெஞ்சு

en: Italian
ta: இத்தாலியர்

en: Spanish
ta: ஸ்பானிஷ்

en: Japanese
ta: ஜப்பானீஸ்

en: Dutch
ta: டச்

en: German
ta: ஜெர்மன்

en: Polish
ta: பொலிஷ்

en: Russian
ta: ரஷ்யன்
