TMGMT Translator Google (8.x-1.1) - en to fr translation catalogue (3 entries)

en: API key
fr: Clé d'API

en: Testing
fr: Test

en: @translator is not available. Make sure it is properly <a href=:configured>configured</a>.
fr: @translator n'est pas disponible. Vérifier la <a href=":configured">configuration</a>.
