TMGMT Translator Google (8.x-1.2) - en to de translation catalogue (7 entries)

en: API key
de: API-Key

en: Testing
de: Testen

en: Translation Management
de: Übersetzungs-Management

en: Google API key
de: Google-API-Schlüssel

en: Automatically accept
de: Automatisch akzeptieren

en: @translator is not available. Make sure it is properly <a href=:configured>configured</a>.
de: @translator ist nicht verfügbar. Bitte sicherstellen, dass die <a href=":configured">Konfiguration</a> korrekt ist.

en: Remote URL, used for tests.
de: Remote-URL, die für Tests verwendet wird.
