TMGMT XTM (8.x-5.1) - en to hr translation catalogue (5 entries)

en: error
hr: greška

en: none
hr: ništa

en: active
hr: aktivan

en: Never run
hr: Nikada pokrenut

en: - Please choose -
hr: - Molim odaberite -
