TMGMT XTM (8.x-5.2) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: error
target: خطا

en: none
target: هیچ

en: active
target: فعال

en: Never run
target: هرگز اجرا نشده

en: - Please choose -
target: - لطفا انتخاب کنید -
