TMGMT XTM (8.x-5.3) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: error
target: erro

en: none
target: nenhum

en: active
target: ativo

en: API key
target: Chave API

en: Never run
target: Nunca executado

en: - Please choose -
target: - Por favor, escolha -
