Toolbar Manager (2.0.2) - en to ml translation catalogue (3 entries)

en: Enabled
ml: സജ്ജമാക്കി

en: Weight
ml: ഭാരം

en: Save
ml: സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക
