TOTHOM Slider (1.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (32 entries)

en: Title
target: Título

en: Previous
target: Anterior

en: Next
target: Seguinte

en: Status
target: Estado

en: Operations
target: Operações

en: Type
target: Tipo

en: Remove
target: Remover

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: No
target: Não

en: Weight
target: Peso

en: Node ID
target: ID do nó

en: Label
target: Etiqueta

en: Text
target: Texto

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: General
target: Geral

en: Navigation
target: Navegação

en: Role
target: Grupo

en: Key
target: Chave

en: Node title
target: Título do nó

en: Missing
target: Em falta

en: Interval
target: Intervalo

en: Select
target: Selecionar

en: Language code
target: Código de idioma

en: Autoplay
target: Início automático

en: Machine name
target: Nome de máquina

en: Direction
target: Direção

en: Per page
target: Por página

en: Pagination
target: Paginação

en: Administrative title
target: Título administrativo

en: - Use default -
target: - Usar o predefinido -
