Taxonomy Views Integrator (8.x-1.0-alpha1) - en to eu translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
eu: Konfigurazio aukerak gorde dira.

en: Save
eu: Gorde

en: Global settings
eu: Ezarpen orokorrak
