Taxonomy Views Integrator (8.x-1.0-alpha1) - en to hu translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
hu: A beállítások mentése megtörtént.

en: Save
hu: Mentés

en: Global settings
hu: Általános beállítások
