Taxonomy Views Integrator (8.x-1.0-alpha1) - en to lt translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
lt: Nustatymai išsaugoti.

en: Save
lt: Saugoti

en: Global settings
lt: Bendros nuostatos
