Taxonomy Views Integrator (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
target: As opções de configuração foram guardadas.

en: Save
target: Guardar

en: Global settings
target: Definições globais
