Taxonomy Views Integrator (8.x-1.0-alpha1) - en to lv translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
lv: Konfigurācijas opcijas ir saglabātas.

en: Save
lv: Saglabāt

en: Global settings
lv: Kopējie iestatījumi
