Time Zone Field (8.x-1.11) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Time zone
target: ناحیه زمانی

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض

en: - None selected -
target: - بدون انتخاب -

en: Time zone settings
target: تنظیمات منطقه زمانی
