UIkit Admin (8.x-2.0-rc3) - en to hr translation catalogue (18 entries)

en: Author
hr: Autor

en: Version
hr: Inačica

en: no screenshot
hr: nema slikovnog prikaza

en: Error
hr: Greška

en: Published
hr: Objavljeno

en: Warning
hr: Upozorenje

en: System
hr: Sustav

en: Not published
hr: Nije objavljeno

en: Errors
hr: Greške

en: Drag to re-order
hr: Povucite kako bi prerasporedili

en: Changes made in this table will not be saved until the form is submitted.
hr: Promjene u ovoj tablici neće biti spremljene dok se obrazac ne otpremi.

en: This theme requires PHP version @php_required and is incompatible with PHP version !php_version.
hr: Ovaj predložak zahtjeva PHP inačicu @php_required i nije sukladna s PHP inačicom !php_version.

en: Hide summary
hr: Sakrij sažetak

en: Edit summary
hr: Uredi sažetak

en: This version is not compatible with Drupal !core_version and should be replaced.
hr: Ova inačica nije sukladna s Drupalom !core_version i trebalo bi ju zamijeniti.

en: Re-order rows by numerical weight instead of dragging.
hr: Prerasporedi redove po brojčanoj težini umjesto povlačenja.

en: Show row weights
hr: Prikaži težinu redova

en: Hide row weights
hr: Sakrij težinu redova
