UIkit Views (1.0.0) - en to ml translation catalogue (4 entries)

en: None
ml: ഇല്ല

en: default
ml: സ്വതവേ

en: - None -
ml: - ഇല്ല -

en: Medium
ml: മാദ്ധ്യമം
