Uikitty 2.x - UIkit 2 for Drupal 8 (8.x-1.13) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Home
target: Início

en: Go to previous page
target: Regressar à página anterior.

en: Go to next page
target: Ir para a próxima página

en: Breadcrumb
target: Navegação estrutural

en: Next page
target: Próxima página

en: Go to first page
target: Ir para a primeira página

en: Go to last page
target: Ir para a última página

en: Skip to main content
target: Passar para o conteúdo principal

en: Primary tabs
target: Separadores primários

en: Secondary tabs
target: Separadores secundários

en: Pagination
target: Paginação

en: Previous page
target: Página anterior

en: Last page
target: Última página

en: First page
target: Primeira página
