Ultimate Cron (8.x-2.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (43 entries)

en: Title
target: Título

en: enabled
target: ativado

en: disabled
target: desativado

en: Enable
target: Habilitar

en: Disable
target: Desabilitar

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Habilitado

en: Logs
target: Registros do sistema

en: Message
target: Mensagem

en: Weight
target: Peso

en: Name
target: Nome

en: Time
target: Hora

en: User
target: Usuário

en: Database
target: Banco de dados

en: Module
target: Módulo

en: Never
target: Nunca

en: Throttle
target: Regular

en: Severity
target: Severidade

en: N/A
target: N/D

en: Method
target: Método

en: Cron settings
target: Configurações do Cron

en: anonymous
target: anônimo

en: Expiration
target: Expiração

en: Duration
target: Duração

en: Threshold
target: Limite

en: Rules
target: Regras

en: Missing
target: Faltando

en: Cron
target: Agendador de tarefas

en: by
target: escrito por

en: Select
target: Selecionar

en: Simple
target: Simples

en: Thread
target: Encadeamento

en: Started
target: Iniciada

en: Time until expiration
target: Tempo até o vencimento

en: Run cron
target: Rodar cron

en: Queue
target: Fila

en: Scheduled
target: Agendado

en: Callback
target: Retorno

en: Machine-readable name
target: Nome legível de máquina

en: Thresholds
target: Tolerância

en: Module Name
target: Nome do módulo

en: This will appear in the administrative interface to easily identify it.
target: Isto irá aparecer na interface administrativa para ser facilmente identificado.

en: Run cron every
target: Rodar agendador de tarefas a cada
