Ultimate Cron (8.x-2.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (37 entries)

en: Title
target: عنوان

en: enabled
target: فعال

en: Status
target: وضعیت

en: disabled
target: غیرفعال

en: Enable
target: فعال

en: Disable
target: غیرفعال

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Logs
target: وقایع ثبت شده

en: Message
target: پیغام

en: Weight
target: وزن

en: Name
target: نام

en: Time
target: زمان

en: ID
target: شناسه

en: User
target: کاربر

en: Database
target: پایگاه داده

en: Module
target: ماژول

en: Never
target: هیچوقت

en: Throttle
target: بازدارنده

en: Severity
target: شدت

en: N/A
target: هیچ

en: Method
target: روش

en: Cache
target: حافظه موقت

en: Cron settings
target: تنظیمات وظایف خودکار

en: Expiration
target: انقضا

en: Duration
target: مدت

en: Threshold
target: آستانه

en: Rules
target: قوانین

en: Cron
target: کرون

en: by
target: توسط

en: Select
target: انتخاب

en: Simple
target: ساده

en: Started
target: شروع‌شده در

en: Run cron
target: اجرای کرون

en: Machine-readable name
target: اسم قابل فهم توسط ماشین

en: Thresholds
target: آستانه‌ها

en: Run cron every
target: اجرای کرون هر
