Ultimate Cron (8.x-2.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (44 entries)

en: Title
target: 标题

en: enabled
target: 启用

en: Status
target: 状态

en: disabled
target: 禁用

en: Enable
target: 启用

en: Disable
target: 禁用

en: Disabled
target: 禁用

en: Enabled
target: 启用

en: Logs
target: 日志

en: Message
target: 消息

en: Weight
target: 权重

en: Name
target: 名称

en: Time
target: 时间

en: User
target: 用户

en: Database
target: 数据库

en: Module
target: 模块

en: Never
target: 永不

en: Throttle
target: 低负荷

en: Severity
target: 严重性

en: Serial
target: 序列

en: Method
target: 方式

en: Cache
target: 缓存

en: Cron settings
target: Cron 设置

en: anonymous
target: 匿名

en: Expiration
target: 有效期限

en: Duration
target: 期限

en: Threshold
target: 阈值

en: Rules
target: 规则

en: Missing
target: 缺失

en: by
target: 作者：

en: Run
target: 执行

en: Select
target: 选择

en: Simple
target: 简单

en: Thread
target: 串列

en: Run cron
target: 运行Cron

en: Queue
target: 序列

en: Scheduled
target: 预定

en: Callback
target: 回调

en: Machine-readable name
target: 机读名称

en: Thresholds
target: 阈值

en: Module Name
target: 模块名

en: This will appear in the administrative interface to easily identify it.
target: 这个标题只显示在管理界面

en: Run cron every
target: 运行计划任务每

en: Default (@default)
target: 默认(@default)
