Unique Code Field (8.x-1.0-alpha2) - en to he translation catalogue (5 entries)

en: Size of textfield
he: גודל שדה הטקסט

en: Code length
he: אורך הקוד

en: About
he: אודות

en: Placeholder
he: שומר מקום

en: Text value
he: ערך טקטואלי
