UpTime Widget (8.x-1.0) - en to nn translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
nn: Aktivert

en: The configuration options have been saved.
nn: Oppsettet er lagra.

en: Settings
nn: Innstillingar

en: Save
nn: Lagre
