UpTime Widget (8.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Enabled
target: Ativado

en: The configuration options have been saved.
target: As opções de configuração foram guardadas.

en: Save
target: Guardar

en: Refresh interval
target: Intervalo de atualização

en: Scale
target: Escala

en: API key
target: Chave API

en: Decimal point
target: Ponto decimal
