UpTime Widget (8.x-1.1) - en to ro translation catalogue (6 entries)

en: Enabled
ro: Activat

en: The configuration options have been saved.
ro: Opțiunile de configurare au fost salvate.

en: Save
ro: Salvare

en: Scale
ro: Scalare

en: API key
ro: Cheia API

en: Decimal point
ro: Separator zecimal
