UpTime Widget (8.x-1.1) - en to pl translation catalogue (8 entries)

en: Enabled
pl: Włączone

en: The configuration options have been saved.
pl: Konfiguracja została zapisana.

en: Save
pl: Zapisz

en: Refresh interval
pl: Interwał odświeżeń

en: Scale
pl: Skala

en: Widget
pl: Kontrolka

en: API key
pl: Klucz API

en: Decimal point
pl: Separator dziesiętny
