User Active Indicator (8.x-2.0) - en to ro translation catalogue (5 entries)

en: Yes
ro: Da

en: No
ro: Nu

en: Display Settings
ro: Setările afișării

en: General Settings
ro: Setări generale

en: Time Settings
ro: Setări dată/oră
