User registration password (8.x-1.0-alpha1) - en to ja translation catalogue (12 entries)

en: Body
ja: 本文

en: Subject
ja: 件名

en: Authentication
ja: 認証

en: Reset password
ja: パスワードのリセット

en: Password reset instructions mailed to %name at %email.
ja: %name (%email) さんにパスワード初期化用の案内メールが送信されました。

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
ja: %name さんが %timestamp にワンタイムログインリンクを使用しました。

en: Require e-mail verification when a visitor creates an account
ja: 訪問者がアカウントを作成する際にメールの確認が必要

en: Further instructions have been sent to your e-mail address.
ja: あなたのメールアドレスへ、パスワード初期化用のご案内を送信いたしました。

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
ja: このワンタイムログインリンクはすでに使用済みか、期限が切れています。再度の発行を希望する場合は、以下のフォームからリクエストしてください。

en: A welcome message with further instructions has been sent to your e-mail address.
ja: より詳しい説明があなたのメールアドレスに送信されています。

en: Thank you for applying for an account. Your account is currently pending approval by the site administrator.<br />In the meantime, a welcome message with further instructions has been sent to your email address.
ja: アカウントを申請いただきありがとうございます。現在、あなたのアカウントはサイト管理者による承認待ちとなっています。<br />ひとまず、案内を含んだ歓迎メッセージをあなたのメールアドレスに送信しています。

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href=":logout">log out</a> and try using the link again.
ja: 別のユーザー (%other_user) がこのコンピューター上でサイトに既にログインしている一方で、ユーザー %resetting_user のワンタイム・リンクを使用しようとしました。<a href=":logout">ログアウト</a>し、リンクをもう一度使用してみてください。
