User registration password (8.x-1.0-alpha4) - en to nl translation catalogue (16 entries)

en: Body
nl: Inhoud

en: Subject
nl: Onderwerp

en: Authentication
nl: Authenticatie

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
nl: Gebruiker %name gebruikte een eenmalige login-link op %timestamp.

en: Notify user
nl: Gebruiker informeren

en: Provide a password for the new account in both fields.
nl: Geef in beide velden een wachtwoord op voor het nieuwe account.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
nl: De gebruikte eenmalige login-link is reeds eerder gebruikt, of niet meer geldig. Vraag een nieuwe link aan met het onderstaande formulier.

en: Thank you for applying for an account. Your account is currently pending approval by the site administrator.<br />In the meantime, a welcome message with further instructions has been sent to your email address.
nl: Hartelijk dank voor het aanvragen van een account. Uw account wacht momenteel op goedkeuring van de sitebeheerder.<br />In de tussentijd is er een welkomstbericht met nadere instructies naar uw e-mailadres gestuurd.

en: Unable to send email. Contact the site administrator if the problem persists.
nl: Kan e-mail niet versturen. Neem contact op met de beheerder van de site als het probleem aanhoudt.

en: A welcome message with further instructions has been sent to your email address.
nl: Er is een welkomstbericht met nadere instructies naar uw e-mailadres gestuurd.

en: Further instructions have been sent to your email address.
nl: Nadere instructies zijn naar uw e-mailadres gestuurd.

en: Require email verification when a visitor creates an account
nl: E-mailverificatie verplichten bij het aanmaken van een account door een bezoeker.

en: You are currently authenticated as user %user.
nl: U bent aangemeld als %user.

en: You have just used your one-time login link. Your account is now active and you are authenticated.
nl: U heeft net uw eenmalige loginlink gebruikt. Uw account is nu actief en u bent aangemeld.

en: Account details for [user:display-name] at [site:name]
nl: Accountgegevens voor [user:display-name] op [site:name]

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href=":logout">log out</a> and try using the link again.
nl: U gebruikt een eenmalige login-link voor de gebruiker %resetting_user, maar een andere gebruiker (%other_user) is al ingelogd op de site op deze computer. <a href=":logout">Log uit</a> en gebruik de link opnieuw.
