UUID Condition (8.x-1.0) - en to km translation catalogue (3 entries)

en: Node
km: ថ្នាំង

en: Custom
km: ផ្ទាល់ខ្លួន

en: Not restricted
km: មិន​ត្រូវ​បាន​​ដាក់​កម្រិត
