Varbase: The Ultimate Drupal 8 CMS Starter Kit (Bootstrap Ready) (8.x-6.3) - en to it translation catalogue (8 entries)

en: None
it: Nessuno

en: Continue
it: Continua

en: Save and continue
it: Salva e continua

en: All messages
it: Tutti i messaggi

en: Errors and warnings
it: Errori e avvisi.

en: Error messages to display
it: Messaggi di errore da visualizzare

en: It is recommended that sites running on production environments do not display any errors.
it: Si consiglia di non mostrare alcun errore nei siti in produzione.

en: All messages, with backtrace information
it: Tutti i messaggi, con informazioni di backtrace
