Varbase: The Ultimate Drupal 8 CMS Starter Kit (Bootstrap Ready) (8.x-6.13) - en to nn translation catalogue (3 entries)

en: None
nn: Ingen

en: Continue
nn: Hald fram

en: Save and continue
nn: Lagre og hald fram
