Varbase Bootstrap Paragraphs (8.x-5.2) - en to ja translation catalogue (2 entries)

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
ja: リストに利用可能な値：それぞれのキーは255文字以下の文字列でなければなりません。

en: Allowed values list: invalid input.
ja: リストに利用可能な値：無効な入力です。
