Varbase Bootstrap Paragraphs (8.x-6.0) - en to ro translation catalogue (3 entries)

en: N/A
ro: N/D

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
ro: Lista valorilor permise: fiecare cheie trebuie să fie un șir text lung de cel mult 255 caractere.

en: Allowed values list: invalid input.
ro: Lista valorilor permise: intrare nevalidă.
