Varbase Core (all releases) - en to de translation catalogue (16 entries)

en: Path
de: Pfad

en: Default theme
de: Standard-Theme

en: A brief description of your block.
de: Eine kurze Beschreibung des Blocks.

en: Varbase Core
de: Varbase-Kernsystem

en: Provides core components required by other features.
de: Enthält Core-Komponenten, die für andere Features erforderlich sind.

en: Tokens related to the Default theme.
de: Token mit Bezug auf das Standardtheme

en: The path of the Default theme.
de: Der Pfad des Standardthemes

en: Varbase settings
de: Varbase-Einstellungen

en: Configuring Varbase settings.
de: Varbase-Einstellungen konfigurieren.

en: Access Varbase settings
de: Auf Varbase-Einstellunen zugreifen

en: Access the main Varbasee settings page, to change general Varbase configurations.
de: Auf Die Haupteinstellungsseite von Varbase zugreifen, um die allgemeine Konfiguration von Varbase ändern zu können.

en: Varbase general settings
de: Allgemeine Varbase-Einstellungen

en: Configuring Varbase general settings.
de: Allgemeine Varbase-Einstellunen konfigurieren.

en: Allow site to show welcome message
de: Der Seite erlauben, die Willkommensnachricht anzuzeigen.

en: Origin URL
de: Herkunfts-URL

en: The Origin URL (scheme and HTTP host) of the site. No language prefix.
de: Die Herkunfts-URL (Schema und HTTP-Host) der Website. Kein Sprachpräfix.
