Varbase Core (10.1.61) - en to or translation catalogue (3 entries)

en: List
or: ତାଲିକା

en: Default
or: ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ

en: Last access
or: ଶେଷ ପ୍ରବେଶ
