Varbase Core (8.x-6.0) - en to cs translation catalogue (14 entries)

en: Previous
cs: Předchozí

en: Next
cs: Další

en: On
cs: Zapnuto

en: Path
cs: Cesta

en: Off
cs: Vypnuto

en: Promoted to front page
cs: Zobrazit na titulní stránce

en: Sticky at top of lists
cs: Přilepit nahoru v seznamu

en: Authored by
cs: Autor

en: Authored on
cs: Vytvořeno dne

en: Changed
cs: Změněno

en: Default theme
cs: Výchozí téma vzhledu

en: Make it at least 6 characters
cs: Prodlužte jej alespoň na 6 znaků

en: The time that the node was last edited.
cs: Čas, kdy byl uzel naposledy upraven.

en: The username of the content author.
cs: Uživatelské jméno autora obsahu.
