Varbase Core (8.x-6.0) - en to is translation catalogue (10 entries)

en: Previous
is: Fyrri

en: Next
is: Næsta

en: On
is: Virkjað

en: Path
is: Slóð

en: Off
is: Af

en: Promoted to front page
is: Kynna á forsíðu

en: Sticky at top of lists
is: Alltaf efst á listum

en: Authored by
is: Höfundur

en: Default theme
is: Sjálfgefið þema

en: Make it at least 6 characters
is: Hafðu það að minnsta kosti 6 stafi
