Varbase Core (9.0.57) - en to ko translation catalogue (31 entries)

en: Previous
ko: 이전

en: Next
ko: 다음

en: Save configuration
ko: 설정 저장

en: yes
ko: 예

en: Taxonomy
ko: 분류

en: hidden
ko: 숨김

en: Path
ko: 경로

en: no
ko: 아니오

en: Add content
ko: 콘텐츠 추가하기

en: Good
ko: 좋음

en: Anonymous
ko: 익명 사용자

en: Permissions
ko: 사용자 권한

en: Password strength:
ko: 비밀번호의 강도:

en: About
ko: 소개

en: Default theme
ko: 기본 테마

en: Google Analytics
ko: 구글 웹로그 분석

en: Strong
ko: 진하게

en: Add lowercase letters
ko: 소문자 추가

en: Add uppercase letters
ko: 대문자 추가

en: Add numbers
ko: 숫자 추가

en: Add punctuation
ko: 구두점 추가

en: Make it different from your username
ko: 아이디와는 다르게 만드세요

en: Weak
ko: 약함

en: Fair
ko: 양호

en: Basic page
ko: 일반 페이지

en: Use <em>basic pages</em> for your static content, such as an 'About us' page.
ko: '소개(about us)' 페이지 같은 정적인 페이지는 <em>일반 페이지</em>를 사용하세요.

en: Administer account settings
ko: 계정 설정 관리

en: A brief description of your block.
ko: 블록에 대한 간략한 설명입니다.

en: Basic block
ko: 기본 블록

en: A basic block contains a title and a body.
ko: 기본 블록에는 제목과 본문이 들어있습니다.

en: Recommendations to make your password stronger:
ko: 비밀번호를 더 강하게 설정하는 것이 좋음:
