Varbase Layout Builder (8.x-1.0-alpha18) - en to el translation catalogue (5 entries)

en: Gallery
el: Γκαλερί

en: N/A
el: Μ/Δ

en: Advanced
el: Προχωρημένο

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
el: Επιτρεπόμενες τιμές λίστας: κάθε κλειδί πρέπει να είναι ένα αλφαριθμητικό με μήκος το πολύ 255 χαρακτήρες.

en: Allowed values list: invalid input.
el: Λίστα επιτρεπτών τιμών: μη έγκυρη είσοδος.
