Varbase Layout Builder (8.x-1.0-alpha18) - en to hr translation catalogue (4 entries)

en: N/A
hr: N/D

en: Advanced
hr: Napredno

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
hr: Dopuštene vrijednosti: svaki znak mora biti struna maksimalno 255 znakova dugačka.

en: Allowed values list: invalid input.
hr: Dopuštene vrijednosti: nevaljan unosa
